A vectorial solver for the reflection of semi-confined waves at slab waveguide discontinuities for non-perpendicular incidence

Manfred Hammer^∗ MESA^+, University of Twente, The Netherlands & TET, University of Paderborn, Germany

∗Contact: Manfred Hammer, University of Paderborn, FG Theoretical Electrical Engineering Warburger Strasse 100, 33098 Paderborn, Germany Phone: ++49(0)5251/60-3560, Fax: ++49(0)5251/60-3524, E-mail: m.hammer@utwente.nl