Oblique quasi-lossless excitation of a thin silicon slab waveguide

Manfred Hammer^∗, Lena Ebers, Jens Förstner Theoretical Electrical Engineering, Paderborn University, Paderborn, Germany

∗Manfred Hammer, Paderborn University, FG Theoretical Electrical Engineering Warburger Straße 100, 33098 Paderborn, Germany Phone: ++49(0)5251/60-3560, Fax: ++49(0)5251/60-3524, E-mail: manfred.hammer@uni-paderborn.de